[default]
;���������
af_medusa				= 0
af_cristall_flower		= 0
af_night_star			= 0
af_vyvert				= 0
af_gravi				= 0
af_gold_fish			= 0
af_blood				= 0
af_mincer_meat			= 0
af_soul					= 0
af_electra_sparkler		= 0
af_electra_flash		= 0
af_electra_moonlight	= 0
af_rusty_thorn			= 0
af_rusty_kristall		= 0
af_rusty_sea-urchin		= 0
af_ameba_slime			= 0
af_ameba_slug			= 0
af_ameba_mica			= 0
af_drops				= 0
af_fireball				= 0
af_cristall				= 0
af_dummy_glassbeads		= 0
af_dummy_pellicle		= 0
af_dummy_battery		= 0
af_dummy_dummy			= 0
af_dummy_spring			= 0
af_fuzz_kolobok			= 0

;���������
ammo_9x18_fmj			= 0
ammo_9x18_pmm			= 0
ammo_9x19_pbp			= 0
ammo_9x19_fmj			= 0
ammo_11.43x23_hydro		= 0
ammo_11.43x23_fmj		= 0
ammo_12x70_buck			= 0
ammo_12x76_zhekan		= 0
ammo_5.45x39_ap			= 0
ammo_5.45x39_fmj		= 0
ammo_9x39_ap			= 0
ammo_9x39_pab9			= 0
ammo_5.56x45_ss190		= 0
ammo_5.56x45_ap			= 0
ammo_7.62x54_7h1		= 0
ammo_og-7b				= 0
ammo_vog-25				= 0
grenade_f1				= 0
grenade_rgd5			= 0
ammo_m209				= 0
ammo_gauss				= 0

;������
wpn_fort				= 0
wpn_walther				= 0
wpn_sig220				= 0
wpn_colt1911			= 0
wpn_usp					= 0
wpn_desert_eagle		= 0
wpn_bm16				= 0
wpn_wincheaster1300		= 0
wpn_spas12				= 0
wpn_ak74u				= 0
wpn_mp5					= 0
wpn_ak74				= 0
wpn_abakan				= 0
wpn_l85					= 0
wpn_lr300				= 0
wpn_sig550				= 0
wpn_groza				= 0
wpn_val					= 0
wpn_vintorez			= 0
wpn_svu					= 0
wpn_svd					= 0
wpn_g36					= 0
wpn_fn2000				= 0

;�������
novice_outfit			= 0
specops_outfit			= 0
stalker_outfit			= 0
svoboda_light_outfit	= 0
svoboda_heavy_outfit	= 0
dolg_outfit				= 0

;�����
helm_respirator			= 0
helm_hardhat			= 0
helm_protective			= 0
helm_tactic				= 0
helm_battle				= 0

;�����������
bandage					= 0
medkit					= 0
medkit_army				= 0
medkit_scientic			= 0
antirad					= 0

;�������
drug_booster			= 0
drug_coagulant			= 0
drug_psy_blockade		= 0
drug_antidot			= 0
drug_radioprotector		= 0
drug_anabiotic			= 0

;���
bread					= 1
kolbasa					= 1
conserva				= 1
vodka					= 1
energy_drink			= 1


[pripyat]:default
;���������

;���������
ammo_9x18_fmj			= 1
ammo_9x19_fmj			= 1
ammo_12x70_buck			= 1
ammo_12x76_zhekan		= 1

;�����������
bandage					= 1
medkit					= 1

[labx8]:default
;���������

;���������
ammo_9x18_fmj			= 1
ammo_9x19_fmj			= 1
ammo_12x70_buck			= 1
ammo_5.45x39_fmj		= 1

;�����������
bandage					= 1
medkit					= 1

[jupiter_underground]:default
;���������

;���������
ammo_9x18_fmj			= 1
ammo_9x19_fmj			= 1
ammo_11.43x23_fmj		= 1
ammo_12x70_buck			= 1
ammo_12x76_zhekan		= 1
ammo_5.45x39_fmj		= 1
ammo_5.56x45_ss190		= 1

;�����������
bandage					= 1
medkit					= 1

[lab_x14]:default
;���������

;���������
ammo_9x18_fmj			= 1
ammo_9x19_fmj			= 1
ammo_11.43x23_fmj		= 1
ammo_12x70_buck			= 1
ammo_12x76_zhekan		= 1
ammo_5.45x39_fmj		= 1
ammo_5.56x45_ss190		= 1
ammo_7.62x54_7h1		= 1

;�����������
bandage					= 1
medkit					= 1
antirad					= 1

[laba_x]:default
;���������

;���������
ammo_9x18_fmj			= 1
ammo_9x19_fmj			= 1
ammo_11.43x23_fmj		= 1
ammo_12x70_buck			= 1
ammo_12x76_zhekan		= 1
ammo_5.45x39_fmj		= 1
ammo_5.56x45_ss190		= 1
ammo_9x39_pab9			= 1
ammo_9x39_ap			= 1
ammo_7.62x54_7h1		= 1

;�����������
bandage					= 1
medkit					= 1
medkit_army				= 1
antirad					= 1

[l15u_pripyat_und]:default
;���������

;���������
ammo_9x18_fmj			= 1
ammo_9x19_fmj			= 1
ammo_11.43x23_fmj		= 1
ammo_12x70_buck			= 1
ammo_12x76_zhekan		= 1
ammo_5.45x39_fmj		= 1
ammo_5.56x45_ss190		= 1
ammo_9x39_pab9			= 1
ammo_9x39_ap			= 1
ammo_7.62x54_7h1		= 1

;�����������
bandage					= 1
medkit					= 1
medkit_army				= 1
antirad					= 1

[catacomb_xs]:default
;���������

;���������
ammo_9x18_fmj			= 1
ammo_9x19_fmj			= 1
ammo_11.43x23_fmj		= 1
ammo_12x70_buck			= 1
ammo_12x76_zhekan		= 1
ammo_5.45x39_fmj		= 1
ammo_5.56x45_ss190		= 1
ammo_9x39_pab9			= 1
ammo_9x39_ap			= 1
ammo_7.62x54_7h1		= 1

;�����������
bandage					= 1
medkit					= 1
medkit_army				= 1
medkit_scientic			= 1
antirad					= 1

[sza_hol_1]:default
;���������

;���������
ammo_9x18_fmj			= 1
ammo_9x19_fmj			= 1
ammo_11.43x23_fmj		= 1
ammo_12x70_buck			= 1
ammo_12x76_zhekan		= 1
ammo_5.45x39_fmj		= 1
ammo_5.56x45_ss190		= 1
ammo_9x39_pab9			= 1
ammo_9x39_ap			= 1
ammo_7.62x54_7h1		= 1
ammo_pkm_100			= 1

;�����������
bandage					= 1
medkit					= 1
medkit_army				= 1
medkit_scientic			= 1
antirad					= 1

[tunnel_lab_1]:sza_hol_1

[l08u_brainlab]:sza_hol_1
ammo_9x18_fmj			= 1
ammo_9x19_fmj			= 1
ammo_11.43x23_fmj		= 1
ammo_12x70_buck			= 0
ammo_12x76_zhekan		= 0
ammo_5.45x39_ap			= 1
ammo_5.56x45_ap			= 1
ammo_9x39_ap			= 1
ammo_7.62x54_7h1		= 1
ammo_pkm_100			= 1

[level_labx5]:sza_hol_1

[bar_stalker]:default
;���������
af_medusa				= 1
af_vyvert				= 1
af_blood				= 1

;���������
ammo_9x18_fmj			= 1
ammo_9x19_fmj			= 1
ammo_12x70_buck			= 1
ammo_5.45x39_fmj		= 1

;������
wpn_fort				= 1
wpn_ak74				= 1

;�������
novice_outfit			= 1

;�����������
bandage					= 1
medkit					= 1


[l12u_control_monolith]:bar_stalker

[l04u_labx18]:bar_stalker
;������
wpn_ak74				= 0
wpn_abakan				= 1

;�������
stalker_outfit			= 0
