[logic]
active = ph_code@_1

[ph_code@_1]
code = 78295
on_code = %+safe_level_labx5_key_done =remove_item_no_news(seif_guard_code_flash)%
tips = tunnel_lab_1_physic_door_1_code
info_code = actor_has_seif_guard_code_flash
on_info = {+safe_level_labx5_key_done} ph_door@open

[ph_door@close]
locked = false
closed = true
snd_open_start = trader_door_open_start
snd_close_start = trader_door_close_start
snd_close_stop = trader_door_close_stop
on_use = ph_door@open

[ph_door@open]
locked = false
closed = false
snd_open_start = trader_door_open_start
snd_close_start = trader_door_close_start
snd_close_stop = trader_door_close_stop
on_use = ph_door@close
